[BasicInfo]
Title=Transactions per Second
TemplateName=TransactionsPerSecond
ChartType=Simple
Description=Displays the number of completed transactions (both successful and unsuccessful) performed during each second of a load test. This graph helps you determine the actual transaction load on your system at any given moment.
HelpContext=505
EventType=Transaction
EventName=
ChartGroup=Transactions
PerformanceClass=General
CustomData=

[TabSheet]
Visible=1
ActivePage=0

[MultiUIInfos]
Count=1

[UIInfo0]

[MoreUiInfos]
ShowPieMarks=1
XSelectScnTimeOrig=-1
LastAutogeneratedSubTitle=
ActionClearFilterEnabled=0

[Graph Definitions]
ChartFile=C:\testmanager\project\loadrunner\400_DELIVERY\410_COLLECT-RESULT\SINGLE-SCENARIO-TEST\15_1234_04031753\An_Session1\Result0_Graph0.cfg
View3D=0
IntLegendVisible=0
Chart3dPercent=1
Pen_Style=0
Pen_SmallDots=0
Pen_Visible=1
Pen_Width=1
Pen_Color=0
MainFactTableName=Event_meter
DefaultDisplayType=Line
UserGranularity=1
RoundBarValues=0
GraphDataCol1=
TableName=T16495217821T
BasicTableName=
AbsoluteTime=0
DisableFilter=0
SetPieToPercent=0
DescFromFID=0
NumSelectStrings=1
ProduceRealStatis=1
CompleteMissingValuesWithZeroes=1
CompleteMissingValues=0
ForceCompleteValsOnArea=1
IdsToStrs=1
StdMonitor=0
HiddenFunctions=Think Time
NumBasicFilters=1
NumAdditionalFilters=0
NumRawDataFilters=0
HiddenDimensions=
BasicGroupBy=Transaction Name
AdditionalGroupBy=Transaction End Status
HasGranularity=1
YLeftAxisTitle=Number of Transactions
YRightAxisTitle=
TimeBasedXAxis=1
XBottomAxisTitle=Elapsed scenario time mm:ss
XTopAxisTitle=
DisplayAsStairs=0
RawDataDimension=Scenario Elapsed Time
Scaling=0
ZeroValue=0
CompleteValFromLast=0
Stacked=0
BreakdownTree=0
TransactionBreakdownGraph=0

[SelectString0]
Dimension=Acount
CountField=
AggregateFunction=SumG
ResultSetAggregateFunction=Y Value
Title=
ActiveState=1

[BasicFilter0]
DimensionType=Discrete
InternalDimName=
Dimension=Event Type
EqualFlag=1
DimensionTableName=Event_Map
NumValues=1
UseEscapeSequence=1
DimCount=1
Dim_0=Transaction
LikeMode=0

[DimensionFunctions]
DimeFuncCount=1
DimeFuncType0=FuncFragment
FunctionName_UI0=Think Time
DimensionName_UI0=Transaction Response Time,Aminimum,Amaximum
FunctionFragmentValues_UI0=-Include Think Time
DimensionFragmentValues_UI0=

[Granularity]
Dimension=Scenario Elapsed Time
TimeScaleType=2
Granularity=4
BaseGranularityUIName=
MinimumDefaultGranularity=1

[Alerts]
Number Of Alerts=0

[SmartCorrData]
SmartCorrBool=0

[Legend]
NumColumns=8
Column0Name=Color
Column0Type=Color
Column0Width=38
Column1Name=Scale
Column1Type=Scale
Column1Width=40
Column2Name=Measurement
Column2Type=Measurement
Column2Width=242
Column3Name=Graph Minimum
Column3Type=Min
Column3Width=120
Column4Name=Average
Column4Type=Real Avg
Column4Width=120
Column5Name=Graph Maximum
Column5Type=Max
Column5Width=120
Column6Name=Graph Median
Column6Type=Med
Column6Width=120
Column7Name=Graph Std. Deviation
Column7Type=Std
Column7Width=120

[ChartDisplayOptions]
DisplayType=Line
Values=Avg
IsMsr=0
AbsoluteTime=0
BDMsrShow=0
LastDisplayType0=None
LastValues0=Avg
LastIsMsr0=0
LastAbsoluteTime0=0
LastBDMsrShow0=0
LastDisplayType1=None
LastValues1=Avg
LastIsMsr1=0
LastAbsoluteTime1=0
LastBDMsrShow1=0
LastDisplayType2=None
LastValues2=Avg
LastIsMsr2=0
LastAbsoluteTime2=0
LastBDMsrShow2=0
LastDisplayType3=None
LastValues3=Avg
LastIsMsr3=0
LastAbsoluteTime3=0
LastBDMsrShow3=0
LastDisplayType4=None
LastValues4=Avg
LastIsMsr4=0
LastAbsoluteTime4=0
LastBDMsrShow4=0
LastDisplayType5=None
LastValues5=Avg
LastIsMsr5=0
LastAbsoluteTime5=0
LastBDMsrShow5=0
LastDisplayType6=None
LastValues6=Avg
LastIsMsr6=0
LastAbsoluteTime6=0
LastBDMsrShow6=0
LastDisplayType7=None
LastValues7=Avg
LastIsMsr7=0
LastAbsoluteTime7=0
LastBDMsrShow7=0
LastDisplayType8=None
LastValues8=Avg
LastIsMsr8=0
LastAbsoluteTime8=0
LastBDMsrShow8=0

