[BasicInfo]
Title=Average Transaction Response Time
TemplateName=ResponseTime
ChartType=Simple
Description=Displays the average time taken to perform transactions during each second of the load test. This graph helps you determine whether the performance of the server is within acceptable minimum and maximum transaction performance time ranges defined for your system.
HelpContext=506
EventType=Transaction
EventName=
ChartGroup=Transactions
PerformanceClass=General
CustomData=

[TabSheet]
Visible=1
ActivePage=0

[MultiUIInfos]
Count=1

[UIInfo0]

[MoreUiInfos]
ShowPieMarks=1
XSelectScnTimeOrig=-1
LastAutogeneratedSubTitle=
ActionClearFilterEnabled=0

[Graph Definitions]
ChartFile=C:\testmanager\project\loadrunner\400_DELIVERY\410_COLLECT-RESULT\SINGLE-SCENARIO-TEST\15_1234_04031753\An_Session1\Result0_Graph1.cfg
View3D=0
IntLegendVisible=0
Chart3dPercent=1
Pen_Style=0
Pen_SmallDots=0
Pen_Visible=1
Pen_Width=1
Pen_Color=0
MainFactTableName=Event_meter
DefaultDisplayType=Line
UserGranularity=1
RoundBarValues=0
GraphDataCol1=
TableName=T16495222784T
BasicTableName=
AbsoluteTime=0
DisableFilter=0
SetPieToPercent=0
DescFromFID=0
NumSelectStrings=1
ProduceRealStatis=1
CompleteMissingValuesWithZeroes=0
CompleteMissingValues=0
ForceCompleteValsOnArea=1
IdsToStrs=1
StdMonitor=0
HiddenFunctions=
NumBasicFilters=1
NumAdditionalFilters=1
NumRawDataFilters=0
HiddenDimensions=
BasicGroupBy=Transaction Name
AdditionalGroupBy=
HasGranularity=1
YLeftAxisTitle=Average Response Time (seconds)
YRightAxisTitle=
TimeBasedXAxis=1
XBottomAxisTitle=Elapsed scenario time mm:ss
XTopAxisTitle=
DisplayAsStairs=0
RawDataDimension=Scenario Elapsed Time
Scaling=0
ZeroValue=0
CompleteValFromLast=0
Stacked=0
BreakdownTree=0
TransactionBreakdownGraph=1

[SelectString0]
Dimension=!([Value]-[Think Time])!
CountField=![Acount]!
AggregateFunction=Avg
ResultSetAggregateFunction=Y Value
Title=Response_Time
ActiveState=1

[BasicFilter0]
DimensionType=Discrete
InternalDimName=
Dimension=Event Type
EqualFlag=1
DimensionTableName=Event_Map
NumValues=1
UseEscapeSequence=1
DimCount=1
Dim_0=Transaction
LikeMode=0

[AdditionalFilter0]
DimensionType=Discrete
InternalDimName=
Dimension=Transaction End Status
EqualFlag=1
DimensionTableName=TransactionEndStatus
NumValues=1
UseEscapeSequence=1
DimCount=1
Dim_0=Pass
LikeMode=0

[DimensionFunctions]
DimeFuncCount=1
DimeFuncType0=FuncFragment
FunctionName_UI0=Think Time
DimensionName_UI0=Transaction Response Time,Aminimum,Amaximum
FunctionFragmentValues_UI0=-Include Think Time
DimensionFragmentValues_UI0=!([Value]-[Think Time])!

[Granularity]
Dimension=Scenario Elapsed Time
TimeScaleType=2
Granularity=4
BaseGranularityUIName=
MinimumDefaultGranularity=1

[Alerts]
Number Of Alerts=0

[SmartCorrData]
SmartCorrBool=0

[Legend]
NumColumns=7
Column0Name=Color
Column0Type=Color
Column0Width=38
Column1Name=Scale
Column1Type=Scale
Column1Width=40
Column2Name=Measurement
Column2Type=Measurement
Column2Width=242
Column3Name=Minimum
Column3Type=Real Min
Column3Width=120
Column4Name=Average
Column4Type=Real Avg
Column4Width=120
Column5Name=Maximum
Column5Type=Real Max
Column5Width=120
Column6Name=Std. Deviation
Column6Type=Real Std
Column6Width=120

[ChartDisplayOptions]
DisplayType=Line
Values=Avg
IsMsr=0
AbsoluteTime=0
BDMsrShow=0
LastDisplayType0=None
LastValues0=Avg
LastIsMsr0=0
LastAbsoluteTime0=0
LastBDMsrShow0=0
LastDisplayType1=None
LastValues1=Avg
LastIsMsr1=0
LastAbsoluteTime1=0
LastBDMsrShow1=0
LastDisplayType2=None
LastValues2=Avg
LastIsMsr2=0
LastAbsoluteTime2=0
LastBDMsrShow2=0
LastDisplayType3=None
LastValues3=Avg
LastIsMsr3=0
LastAbsoluteTime3=0
LastBDMsrShow3=0
LastDisplayType4=None
LastValues4=Avg
LastIsMsr4=0
LastAbsoluteTime4=0
LastBDMsrShow4=0
LastDisplayType5=None
LastValues5=Avg
LastIsMsr5=0
LastAbsoluteTime5=0
LastBDMsrShow5=0
LastDisplayType6=None
LastValues6=Avg
LastIsMsr6=0
LastAbsoluteTime6=0
LastBDMsrShow6=0
LastDisplayType7=None
LastValues7=Avg
LastIsMsr7=0
LastAbsoluteTime7=0
LastBDMsrShow7=0
LastDisplayType8=None
LastValues8=Avg
LastIsMsr8=0
LastAbsoluteTime8=0
LastBDMsrShow8=0

