[BasicInfo]
Title=Running Vusers
TemplateName=VuserStateGraph
ChartType=Simple
Description=Displays the number of Vusers that executed Vuser scripts, and their status, during each second of a load test. This graph is useful for determining the Vuser load on your server at any given moment.
HelpContext=511
EventType=
EventName=
ChartGroup=Vusers
PerformanceClass=General
CustomData=

[TabSheet]
Visible=1
ActivePage=0

[MultiUIInfos]
Count=1

[UIInfo0]

[MoreUiInfos]
ShowPieMarks=1
XSelectScnTimeOrig=-1
LastAutogeneratedSubTitle=
ActionClearFilterEnabled=0

[Graph Definitions]
ChartFile=C:\testmanager\project\loadrunner\400_DELIVERY\410_COLLECT-RESULT\SINGLE-SCENARIO-TEST\15_1234_12052109\An_Session1\Result0_Graph0.cfg
View3D=0
IntLegendVisible=0
Chart3dPercent=1
Pen_Style=0
Pen_SmallDots=0
Pen_Visible=1
Pen_Width=1
Pen_Color=0
MainFactTableName=VuserEvent_meter
DefaultDisplayType=Line
UserGranularity=1
RoundBarValues=0
GraphDataCol1=
TableName=T892889365T
BasicTableName=
AbsoluteTime=0
DisableFilter=0
SetPieToPercent=0
DescFromFID=0
NumSelectStrings=1
ProduceRealStatis=0
CompleteMissingValuesWithZeroes=0
CompleteMissingValues=0
ForceCompleteValsOnArea=1
IdsToStrs=1
StdMonitor=0
HiddenFunctions=
NumBasicFilters=0
NumAdditionalFilters=1
NumRawDataFilters=1
HiddenDimensions=
BasicGroupBy=Vuser Status
AdditionalGroupBy=
HasGranularity=1
YLeftAxisTitle=Number of Vusers
YRightAxisTitle=
TimeBasedXAxis=1
XBottomAxisTitle=Elapsed scenario time mm:ss
XTopAxisTitle=
DisplayAsStairs=1
RawDataDimension=Scenario Elapsed Time
Scaling=0
ZeroValue=1
CompleteValFromLast=1
Stacked=0
BreakdownTree=0
TransactionBreakdownGraph=0

[SelectString0]
Dimension=InOut Flag
CountField=
AggregateFunction=Sum
ResultSetAggregateFunction=AggSum
Title=
ActiveState=1

[AdditionalFilter0]
DimensionType=Discrete
InternalDimName=
Dimension=Vuser Status
EqualFlag=1
DimensionTableName=VuserStatus
NumValues=1
UseEscapeSequence=1
DimCount=1
Dim_0=Run
LikeMode=0

[DimensionFunctions]
DimeFuncCount=0

[RawDataFilter0]
DimensionType=DiscreteNumber
InternalDimName=
Dimension=InOut Flag
EqualFlag=1
DimensionTableName=VuserEvent_Meter
NumValues=1
UseEscapeSequence=1
DimCount=1
Dim_0=1
LikeMode=0

[Granularity]
Dimension=Scenario Elapsed Time
TimeScaleType=2
Granularity=4
BaseGranularityUIName=
MinimumDefaultGranularity=1

[Alerts]
Number Of Alerts=0

[SmartCorrData]
SmartCorrBool=0

[Legend]
NumColumns=8
Column0Name=Color
Column0Type=Color
Column0Width=38
Column1Name=Scale
Column1Type=Scale
Column1Width=40
Column2Name=Measurement
Column2Type=Measurement
Column2Width=242
Column3Name=Graph Minimum
Column3Type=Min
Column3Width=120
Column4Name=Graph Average
Column4Type=Avg
Column4Width=120
Column5Name=Graph Maximum
Column5Type=Max
Column5Width=120
Column6Name=Graph Median
Column6Type=Med
Column6Width=120
Column7Name=Graph Std. Deviation
Column7Type=Std
Column7Width=120

[ChartDisplayOptions]
DisplayType=Line
Values=Avg
IsMsr=0
AbsoluteTime=0
BDMsrShow=0
LastDisplayType0=None
LastValues0=Avg
LastIsMsr0=0
LastAbsoluteTime0=0
LastBDMsrShow0=0
LastDisplayType1=None
LastValues1=Avg
LastIsMsr1=0
LastAbsoluteTime1=0
LastBDMsrShow1=0
LastDisplayType2=None
LastValues2=Avg
LastIsMsr2=0
LastAbsoluteTime2=0
LastBDMsrShow2=0
LastDisplayType3=None
LastValues3=Avg
LastIsMsr3=0
LastAbsoluteTime3=0
LastBDMsrShow3=0
LastDisplayType4=None
LastValues4=Avg
LastIsMsr4=0
LastAbsoluteTime4=0
LastBDMsrShow4=0
LastDisplayType5=None
LastValues5=Avg
LastIsMsr5=0
LastAbsoluteTime5=0
LastBDMsrShow5=0
LastDisplayType6=None
LastValues6=Avg
LastIsMsr6=0
LastAbsoluteTime6=0
LastBDMsrShow6=0
LastDisplayType7=None
LastValues7=Avg
LastIsMsr7=0
LastAbsoluteTime7=0
LastBDMsrShow7=0
LastDisplayType8=None
LastValues8=Avg
LastIsMsr8=0
LastAbsoluteTime8=0
LastBDMsrShow8=0

