[BasicInfo]
Title=Throughput
TemplateName=Throughput
ChartType=Simple
Description=Displays the amount of throughput (in bytes) on the Web server during the load test. Throughput represents the amount of data that the Vusers received from the server at any given second. This graph helps you to evaluate the amount of load Vusers generate, in terms of server throughput.
HelpContext=517
EventType=Web
EventName=Throughput,JMeter Sent,JMeter Received
ChartGroup=Web Server Resources
PerformanceClass=Network
CustomData=

[TabSheet]
Visible=1
ActivePage=0

[MultiUIInfos]
Count=1

[UIInfo0]

[MoreUiInfos]
ShowPieMarks=1
XSelectScnTimeOrig=-1
LastAutogeneratedSubTitle=
ActionClearFilterEnabled=0

[Graph Definitions]
ChartFile=C:\testmanager\project\loadrunner\400_DELIVERY\410_COLLECT-RESULT\SINGLE-SCENARIO-TEST\15_1234_12052109\An_Session1\Result0_Graph2.cfg
View3D=0
IntLegendVisible=0
Chart3dPercent=1
Pen_Style=0
Pen_SmallDots=0
Pen_Visible=1
Pen_Width=1
Pen_Color=0
MainFactTableName=WebEvent_meter
DefaultDisplayType=Line
UserGranularity=1
RoundBarValues=0
GraphDataCol1=
TableName=T892891191T
BasicTableName=
AbsoluteTime=0
DisableFilter=0
SetPieToPercent=0
DescFromFID=0
NumSelectStrings=1
ProduceRealStatis=1
CompleteMissingValuesWithZeroes=1
CompleteMissingValues=0
ForceCompleteValsOnArea=1
IdsToStrs=1
StdMonitor=0
HiddenFunctions=
NumBasicFilters=2
NumAdditionalFilters=0
NumRawDataFilters=0
HiddenDimensions=
BasicGroupBy=
AdditionalGroupBy=
HasGranularity=1
YLeftAxisTitle=Bytes per Second
YRightAxisTitle=
TimeBasedXAxis=1
XBottomAxisTitle=Elapsed scenario time mm:ss
XTopAxisTitle=
DisplayAsStairs=0
RawDataDimension=Scenario Elapsed Time
Scaling=0
ZeroValue=0
CompleteValFromLast=0
Stacked=0
BreakdownTree=0
TransactionBreakdownGraph=0

[SelectString0]
Dimension=![Value]!
CountField=![Acount]!
AggregateFunction=SumG
ResultSetAggregateFunction=Y Value
Title=Throughput
ActiveState=1

[BasicFilter0]
DimensionType=Discrete
InternalDimName=
Dimension=Event Type
EqualFlag=1
DimensionTableName=Event_Map
NumValues=1
UseEscapeSequence=1
DimCount=1
Dim_0=Web
LikeMode=0

[BasicFilter1]
DimensionType=Discrete
InternalDimName=
Dimension=Event Name
EqualFlag=1
DimensionTableName=Event_Map
NumValues=3
UseEscapeSequence=1
DimCount=3
Dim_0=Throughput
Dim_1=JMeter Sent
Dim_2=JMeter Received
LikeMode=0

[Filter Data]
SingleValue=Throughput

[DimensionFunctions]
DimeFuncCount=0

[Granularity]
Dimension=Scenario Elapsed Time
TimeScaleType=2
Granularity=4
BaseGranularityUIName=Throughput
MinimumDefaultGranularity=1

[Alerts]
Number Of Alerts=0

[SmartCorrData]
SmartCorrBool=0

[Legend]
NumColumns=8
Column0Name=Color
Column0Type=Color
Column0Width=38
Column1Name=Scale
Column1Type=Scale
Column1Width=40
Column2Name=Measurement
Column2Type=Measurement
Column2Width=242
Column3Name=Graph Minimum
Column3Type=Min
Column3Width=120
Column4Name=Average
Column4Type=Real Avg
Column4Width=120
Column5Name=Graph Maximum
Column5Type=Max
Column5Width=120
Column6Name=Graph Median
Column6Type=Med
Column6Width=120
Column7Name=Graph Std. Deviation
Column7Type=Std
Column7Width=120

[ChartDisplayOptions]
DisplayType=Line
Values=Avg
IsMsr=0
AbsoluteTime=0
BDMsrShow=0
LastDisplayType0=None
LastValues0=Avg
LastIsMsr0=0
LastAbsoluteTime0=0
LastBDMsrShow0=0
LastDisplayType1=None
LastValues1=Avg
LastIsMsr1=0
LastAbsoluteTime1=0
LastBDMsrShow1=0
LastDisplayType2=None
LastValues2=Avg
LastIsMsr2=0
LastAbsoluteTime2=0
LastBDMsrShow2=0
LastDisplayType3=None
LastValues3=Avg
LastIsMsr3=0
LastAbsoluteTime3=0
LastBDMsrShow3=0
LastDisplayType4=None
LastValues4=Avg
LastIsMsr4=0
LastAbsoluteTime4=0
LastBDMsrShow4=0
LastDisplayType5=None
LastValues5=Avg
LastIsMsr5=0
LastAbsoluteTime5=0
LastBDMsrShow5=0
LastDisplayType6=None
LastValues6=Avg
LastIsMsr6=0
LastAbsoluteTime6=0
LastBDMsrShow6=0
LastDisplayType7=None
LastValues7=Avg
LastIsMsr7=0
LastAbsoluteTime7=0
LastBDMsrShow7=0
LastDisplayType8=None
LastValues8=Avg
LastIsMsr8=0
LastAbsoluteTime8=0
LastBDMsrShow8=0

